Protection solaire et pluie villa Cité les pins

Voile d’ombrage pour double-parcage

Toile tendue pour protection solaire terrasse de piscine

Hypare protection pluie & soleil entrée de la maison

Localisation: Cité les pins, LacII,  Tunis

Realisation: 2017

Surface: 170m²

Toile: Sunworker Cristal impermeable, Mehle Mehatop Type III

Ossature: Acier galvanisé au chaud, peinture epoxyde

Câbles, tendeurs et elements de fixation conf. les normes europeenes